/usr/bin/gst-inspect-0.8 Total samples: 8 Focusing on: 8 Dropped nodes with <= 0 abs(samples) Dropped edges with <= 0 samples

0x5139a0 1 (12.5%)

0x521450 1 (12.5%)

0x55a9c0 1 (12.5%)

0x3c 1 (12.5%)

0x5b908b 1 (12.5%)